 -1.166811500E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.424496E+01  dx in pixels
  1.715595E+01  dy in pixels
      1.023846  scale x
      1.023918  scale y
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
