 -9.650842730E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.334757E+00  dx in pixels
 -3.579498E+01  dy in pixels
      1.016587  scalx
      1.021117  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
