 -1.073734873E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.062100E+00  dx in pixels
 -1.673040E+01  dy in pixels
      1.018111  scalx
      1.019275  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
