 -1.074550212E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.967332E-03  dx in pixels
  7.722861E-03  dy in pixels
      1.025348  scale x
      1.023693  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
