 -1.045730134E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.578048E+00  dx in pixels
 -3.424658E+01  dy in pixels
      1.011561  scalx
      1.024460  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
