 -1.129414294E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.535200E+00  dx in pixels
 -1.525560E+01  dy in pixels
      1.012814  scalx
      1.022762  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
