 -1.021590867E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.427241E+01  dx in pixels
 -3.065149E+01  dy in pixels
      1.014718  scalx
      1.021966  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
