 -1.060105438E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.007629E+01  dx in pixels
 -3.073300E+01  dy in pixels
      1.014241  scalx
      1.022539  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
