 -1.146889072E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.547400E+00  dx in pixels
 -1.347680E+01  dy in pixels
      1.015414  scalx
      1.022483  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
