 -1.008449078E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.226200E+00  dx in pixels
 -1.703740E+01  dy in pixels
      1.015241  scalx
      1.021809  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
