 -8.943332870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.044990E+01  dx in pixels
 -3.053807E+01  dy in pixels
      1.015371  scalx
      1.021047  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
