 -1.004695587E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.239100E+00  dx in pixels
 -1.315330E+01  dy in pixels
      1.017144  scalx
      1.019698  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
