 -1.074034704E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.106596E+00  dx in pixels
 -3.204466E+01  dy in pixels
      1.015310  scalx
      1.021319  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
