 -1.007641563E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.765000E+00  dx in pixels
 -1.446850E+01  dy in pixels
      1.017874  scalx
      1.019152  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
