 -1.051898471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.600094E+00  dx in pixels
 -3.349820E+01  dy in pixels
      1.014034  scalx
      1.022522  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
