 -1.155088371E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.475500E+00  dx in pixels
 -1.728350E+01  dy in pixels
      1.015778  scalx
      1.020662  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
