 -1.054827151E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.051400E+00  dx in pixels
 -1.619580E+01  dy in pixels
      1.017793  scalx
      1.019167  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
