 -1.112578313E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.707478E+00  dx in pixels
 -3.352683E+01  dy in pixels
      1.008314  scalx
      1.025040  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
