 -1.061332988E-02  4.828110966E-04  2.672885288E-05 -1.597479608E-05  rotation in radian
 -1.009213E+01  dx in pixels
 -3.060029E+01  dy in pixels
      1.014355  scalx
      1.022496  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
