 -1.041106467E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.525051E+01  dx in pixels
 -3.038781E+01  dy in pixels
      1.014236  scalx
      1.022519  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
