 -1.137216297E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.163400E+00  dx in pixels
 -1.357210E+01  dy in pixels
      1.015882  scalx
      1.021330  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
