 -1.054212928E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.057233E+01  dx in pixels
 -2.821122E+01  dy in pixels
      1.016203  scalx
      1.021180  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
