 -1.073776018E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.015974E+01  dx in pixels
 -2.802155E+01  dy in pixels
      1.012535  scalx
      1.024055  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
