 -1.036093540E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.037374E+01  dx in pixels
 -3.082951E+01  dy in pixels
      1.017739  scalx
      1.019264  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
