 -1.129730850E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.663600E+00  dx in pixels
 -1.352670E+01  dy in pixels
      1.019560  scalx
      1.018035  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
