 -1.050764963E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.713453E+00  dx in pixels
 -2.794356E+01  dy in pixels
      1.015410  scalx
      1.021166  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
