 -1.001081921E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.203400E+00  dx in pixels
 -1.310960E+01  dy in pixels
      1.018761  scalx
      1.018635  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
