 -1.181836516E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.189999E-02  dx in pixels
 -1.181660E+01  dy in pixels
      1.014144  scalx
      1.023221  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
