 -9.368607010E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.005646E+01  dx in pixels
 -3.435557E+01  dy in pixels
      1.016474  scalx
      1.020922  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
