 -1.047069720E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.113085E+01  dx in pixels
 -3.003996E+01  dy in pixels
      1.013642  scalx
      1.023988  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
