 -1.117019510E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.647500E+00  dx in pixels
 -1.094780E+01  dy in pixels
      1.015620  scalx
      1.022808  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
