 -1.059100813E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.076466E+01  dx in pixels
 -2.833962E+01  dy in pixels
      1.013600  scalx
      1.023589  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
