 -1.114880153E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.154000E+00  dx in pixels
 -1.052110E+01  dy in pixels
      1.015402  scalx
      1.022427  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
