 -1.096108984E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.901237E+00  dx in pixels
 -2.764965E+01  dy in pixels
      1.012426  scalx
      1.024374  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
