 -1.197850334E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.101153E-02  dx in pixels
 -5.698315E-02  dy in pixels
      1.021916  scale x
      1.028110  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
