 -1.067358279E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.145036E+00  dx in pixels
 -2.773283E+01  dy in pixels
      1.012077  scalx
      1.024354  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
