 -8.360120428E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.245269E+00  dx in pixels
 -2.854348E+01  dy in pixels
      1.016674  scalx
      1.019979  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
