 -8.903878528E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.038000E+00  dx in pixels
 -1.196790E+01  dy in pixels
      1.018585  scalx
      1.018687  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
