 -9.683483540E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.664660E+00  dx in pixels
 -3.292669E+01  dy in pixels
      1.015217  scalx
      1.021587  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
