 -1.039296591E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.129400E+00  dx in pixels
 -1.482490E+01  dy in pixels
      1.017673  scalx
      1.019119  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
