 -1.025089875E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.594734E+00  dx in pixels
 -3.256473E+01  dy in pixels
      1.012215  scalx
      1.023215  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
