 -1.078506205E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.880800E+00  dx in pixels
 -1.355600E+01  dy in pixels
      1.013912  scalx
      1.022099  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
