 -1.040319035E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.141964E+01  dx in pixels
 -2.951756E+01  dy in pixels
      1.013732  scalx
      1.024315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
