 -1.069803485E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.112475E+01  dx in pixels
 -2.794748E+01  dy in pixels
      1.012244  scalx
      1.024942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
