 -1.077224430E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.286810E+00  dx in pixels
 -2.761388E+01  dy in pixels
      1.011986  scalx
      1.026186  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
