 -1.124763810E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.425000E-01  dx in pixels
 -1.031010E+01  dy in pixels
      1.013584  scalx
      1.024619  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
