 -1.110378413E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.135900E+00  dx in pixels
 -1.149450E+01  dy in pixels
      1.017362  scalx
      1.018651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
