 -1.048922138E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.363230E+01  dx in pixels
 -2.949950E+01  dy in pixels
      1.015612  scalx
      1.020265  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
