 -1.034703986E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.437156E+00  dx in pixels
 -3.256341E+01  dy in pixels
      1.008732  scalx
      1.022629  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
