 -1.000563466E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.752180E+00  dx in pixels
 -5.659735E+01  dy in pixels
      1.013889  scalx
      1.023311  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
